DIRO IFT 6150

STATISTIQUES DES NOTES IFT 6150 (A20)

Max Mignotte

DIRO, Département d’Informatique et de Recherche Opérationelle.

http : //www.iro.umontreal.ca/∼mignotte/ift6150/ E-mail : mignotte@iro.umontreal.ca

Figure 1 – Répartition des Étudiants (11 étudiants) 1 Discipline Code M.Sc. Info. 2-175-1-0 [70] (Option) M.Sc. Info. IA 2-175-1-0 [72] (Option) M.Sc. Bio Informatique 2-468-1-0 (Option) M.Sc. Math. 2-190-1-0 (Option) M.Sc. Phys. 2-200-1-0 (Option) M.Sc. Biomed. 1-999-4-9 (Option) M.Sc. Genie Biomed. 2-535-1-0 (Option) DESS Informatique 2-175-1-1 (Option) M.Sc. Echange CREPUQ (Poly,Ets,etc.) 1-995-4-9 (Choix) M.Sc. Echange CREPUQ (France-Québec) 2-995-1-9 (Choix) M.Sc. Phys. Medicale 2-200-1-1 [72] (Obligatoire) Ph.D. Info. 3-175-1-0 (Option) Ph.D. Phys. 3-200-1-0 Bac. Info. Honor. 117510

Figure 2 – Répartition des Notes de l’examen Final

Figure 3 – Répartition des Notes des Tps

Figure 4 – Répartition des Notes des Projets

Figure 5 – Répartition des Notes Moyennes

MOYENNES

TP/100 (50%) Final/100 (25%) Projet/10 (25%) Moyenne Lettre Moy. Lettre Mediane 87.15 72.00 6.16 76.99 B+ A

CORRESPONDANCE NOTES-LETTRES

C C+ B- B B+ A- A A+ 54-59 59-65 65-69 69-75 75-80 80-85 85-90 90-